ALTER TABLE ProdMcias ADD Electrocomb BIT DEFAULT(0) NOT NULL
GO
ALTER TABLE Agencias ADD CupoElectcom DECIMAL(14,4) DEFAULT(0) NOT NULL
GO
ALTER TABLE TercProvee ADD CupoElectcom DECIMAL(14,4) DEFAULT(0) NOT NULL
GO
INSERT INTO adm_Opciones (IdOpc,Opcion,TipoDato,Valor,NivUp,nModulo)
 VALUES ('ETG','ESCALA DE TEMPERATURA PREDETERMINADO EN SICOM (C-Celsius, F-Farenheit)','VARCHAR','F',4,'MAIN')
GO
INSERT INTO Sys_ObjetosApp   (IdObj,IdGrupo,SubModulo,IndObj,Nombre,Formulario,Permisos,NivelMinimo,NomArchivo)
 VALUES ('FRMVND','MAIPRO','CLI',10,'Cambio de Vendedores','FRMVENDASG','NNSNNNNNNNNNN',0,'')
GO
ALTER TABLE TercClieRef DROP CONSTRAINT [CK_TercClieRefTipoRef]

