ALTER TABLE Trn_TraOrdenLiq ADD CdCCosto VARCHAR(16),CdSubCos VARCHAR(16)
GO
ALTER TABLE Activos ADD TipComp VARCHAR(3),NumComp INT DEFAULT(0),CdCiaComp CHAR(2)
GO
ALTER TABLE Diferidos ADD TipComp VARCHAR(3),NumComp INT DEFAULT(0),CdCiaComp CHAR(2)
GO
INSERT INTO adm_Opciones (IdOpc,Opcion,TipoDato,Valor,NivUp,nModulo)
 VALUES ('ALP','INTERVALOS DE VENCIMIENTO DE ALARMAS POR PORCENTAJE','BOOLEAN','0',5,'TRANS')
GO
