
DBCC SHRINKFILE (1, TRUNCATEONLY);
--Databasename=nombre bd a reducir
USE pollosannew;
GO
-- Truncate the log by changing the database recovery model to SIMPLE.
ALTER DATABASE pollosannew
SET RECOVERY SIMPLE;
GO
-- Shrink the truncated log file to 1 MB.
--Para revisar nombre del ldf click derecho propiedades/Files/en la parte derecha copiar el 
--logical name, copial el nombre del archivo log o ejecutar qLogicalname2008
DBCC SHRINKFILE (pollosannew_Log,1);
GO
-- Reset the database recovery model.
ALTER DATABASE pollosannew
SET RECOVERY FULL;
GO
