ALTER TABLE Sys_Cnxextna DROP CONSTRAINT CK_Sys_CnxextnaCnxEngine
GO
ALTER TABLE Sys_Cnxextna ALTER COLUMN CnxEngine VARCHAR(10) NOT NULL
GO
